Bleed - skæres væk i produktion

Format	242x101 mm inkl. bleed - Renskåret 235x91 mm
Farver	CMYK (Pantonefarver konverteres til CMYK
Tekst	Skal outlines
Produktionsfil	PDF i 300dpi uden skæremærker

91 mm

101 mm

242 mm

235 mm