Bleed - skæres væk i produktion

Format	232x114 mm inkl. bleed - Renskåret 224x106 mm
Farver	CMYK (Pantonefarver konverteres til CMYK
Tekst	Skal outlines
Produktionsfil	PDF i 300dpi uden skæremærker

106 mm

114 mm

232 mm

224 mm