Bleed - skæres væk i produktion

Format	242x128 mm inkl. bleed - Renskåret 234x118 mm
Farver	CMYK (Pantonefarver konverteres til CMYK
Tekst	Skal outlines
Produktionsfil	PDF i 300dpi uden skæremærker

118 mm

128 mm

242 mm

234 mm