Bleed - skæres væk i produktion

Format	230x141 mm inkl. bleed - Renskåret 224x133 mm
Farver	CMYK (Pantonefarver konverteres til CMYK
Tekst	Skal outlines
Produktionsfil	PDF i 300dpi uden skæremærker

133 mm

141 mm

230 mm

224 mm