Bleed - skæres væk i produktion

Format	165x64 mm inkl. bleed - Renskåret 158x58 mm
Farver	CMYK (Pantonefarver konverteres til CMYK
Tekst	Skal outlines
Produktionsfil	PDF i 300dpi uden skæremærker

165 mm

158 mm

58 mm

64 mm