Bleed - skæres væk i produktion

Format	215x84 mm inkl. bleed - Renskåret 208x74 mm
Farver	CMYK (Pantonefarver konverteres til CMYK
Tekst	Skal outlines
Produktionsfil	PDF i 300dpi uden skæremærker

215 mm

208 mm

74 mm

84 mm