Bleed - skæres væk i produktion

Format	202x98 mm inkl. bleed - Renskåret 194x89 mm
Farver	CMYK (Pantonefarver konverteres til CMYK
Tekst	Skal outlines
Produktionsfil	PDF i 300dpi uden skæremærker

202 mm

194 mm

89 mm

98 mm